yd2333云顶电子游戏(CHN)有限公司-Sogou百科

杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司【官网】 杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司【官网】

您的位置:

首页 > 业绩展示 > 全过程造价咨询 > 正文

杭州地铁5号线工程

线路全长48.56km,全部为地下线,共设35座车站,总投资360.64亿。我们公司造价咨询范围:线路全长28.56m,全部为地下线,其设36座车站(其中换乘站15座)概算360624万。
【网站地图】【sitemap】