yd2333云顶电子游戏(CHN)有限公司-Sogou百科

杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司【官网】 杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司【官网】

您的位置:

首页 > 业绩展示 > 全过程造价咨询 > 正文

奥体印象城工程

总建筑面积261618㎡,地上建筑面积137318㎡,地下建筑面积124300㎡大型商业综体,为钢结构工程。
【网站地图】【sitemap】