yd2333云顶电子游戏(CHN)有限公司-Sogou百科

杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司【官网】 杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司【官网】

您的位置:

首页 > 业绩展示 > 工程监理 > 其他 > 正文

温州空港新区生态湿地公园二期工程

  投资金额3500万元,占地面积51566平方米,绿地面积206247平方米,水体面积276842平方米,硬质铺装面积22810平方米,园路面积8150平方米,园路(木栈道)面积1420平方米,建筑面积197平方米。
【网站地图】【sitemap】