yd2333云顶电子游戏(CHN)有限公司-Sogou百科

杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司【官网】 杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司【官网】

您的位置:

首页 > 业绩展示 > 工程监理 > 房建 > 正文

钱江新城城市主阳台工程

总建筑面积23233㎡,长约330m,宽约115m,最大外挑70m左右,集旅游、休闲、文化三重功能于一身的建筑物。
【网站地图】【sitemap】